FlexField (8.x-1.0-alpha1) - en to am translation catalogue (11 entries)

en: Value
am: እሴት

en: Type
am: ዓይነት

en: Remove
am: አስወግድ

en: Weight
am: ክብደት

en: Required
am: አስፈላጊ

en: Settings
am: ቅንብሮች

en: Label
am: መሰየሚያ

en: Text
am: ጽሁፍ

en: Table
am: ሰንጠረዥ

en: Maximum length
am: የመጨረሻ እርዝማኔ

en: Hidden
am: ድብቅ
