FlexField (8.x-1.0-alpha1) - en to be translation catalogue (23 entries)

en: Value
be: Значэнне

en: Type
be: Тып

en: Remove
be: Выдаліць

en: Weight
be: Вага

en: Required
be: Абавязкова

en: Settings
be: Налады

en: Field
be: Поле

en: Label
be: Подпіс

en: Text
be: Тэкст

en: Inline
be: Убудаваны

en: Table
be: Табліца

en: Maximum length
be: Максімальная даўжыня

en: Template
be: Шаблон

en: Hidden
be: Схаваць

en: Key
be: Ключ

en: Select list
be: Выпадаючы спіс

en: Above
be: Вышэй

en: About
be: Аб

en: HTML List
be: HTML спіс

en: The maximum length of the field in characters.
be: Максімальная даўжыня поля ў сімвалах.

en: Machine-readable name
be: Машыначытаемае імя

en: Weight for @title
be: Вага для @title

en: Allowed values list: invalid input.
be: Дазволеныя значэнні спісу: няправільны ўвод.
