FlexField (8.x-1.0-alpha1) - en to unknown language translation catalogue (28 entries)

en: Value
target: Valor

en: Type
target: Tipo

en: Remove
target: Remover

en: Weight
target: Peso

en: Required
target: Obrigatório

en: Settings
target: Definições

en: One
target: Um

en: Label
target: Etiqueta

en: Text
target: Texto

en: Add another
target: Adicionar outro

en: Inline
target: Em linha

en: Table
target: Tabela

en: Maximum length
target: Comprimento máximo

en: Hidden
target: Oculto

en: Key
target: Chave

en: Select list
target: Lista de seleção

en: Above
target: Acima

en: Three
target: Árvore

en: About
target: Sobre

en: Output
target: Saída

en: HTML List
target: Lista de HTML

en: The maximum length of the field in characters.
target: O comprimento máximo do campo em caracteres.

en: Machine-readable name
target: Nome de máquina

en: Four
target: Quatro

en: Weight for @title
target: Peso para @title

en: Allowed values list: invalid input.
target: Lista de valores permitidos: entrada inválida.

en: %name: may not be longer than @max characters.
target: %name: não deve ter mais de @max caracteres.

en: Visually Hidden
target: Visualmente Oculto
