Flexi Pattern Lab (8.x-1.0) - en to gl translation catalogue (5 entries)

en: Home
gl: Inicio

en: medium
gl: medio

en: small
gl: pequena

en: large
gl: grande

en: Skip to main content
gl: Ir o contido principal
