Flexi Pattern Lab (8.x-1.0) - en to nl translation catalogue (4 entries)

en: medium
nl: gemiddeld

en: small
nl: klein

en: large
nl: groot

en: Skip to main content
nl: Overslaan en naar de inhoud gaan
