Flexible Daterange (8.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (10 entries)

en: Yes
target: 是

en: No
target: 否

en: Default
target: 默认

en: Interval
target: 间隔

en: Default value
target: 默认值

en: Default start date type
target: 默认的开始日期类型

en: Default start date value
target: 默认的开始日期的值

en: Default end date type
target: 默认的结束日期的类型

en: Default end date value
target: 缺省结束日期值

en: Date and time range
target: 日期和时间范围
