Flexible Daterange (8.x-1.1) - en to unknown language translation catalogue (11 entries)

en: Yes
target: Sim

en: No
target: Não

en: Default
target: Padrão

en: Interval
target: Intervalo

en: Default value
target: Valor padrão

en: Default start date type
target: Tipo padrão para data de início

en: Default start date value
target: Valor padrão para data de início

en: Default end date type
target: Tipo padrão para data de encerramento

en: Default end date value
target: Valor padrão para data de encerramento

en: End date value
target: Valor da data final

en: Date and time range
target: Intervalo de data e hora
