Flex Slider (8.x-2.0-rc1) - en to unknown language translation catalogue (5 entries)

en: Delete
target: நீக்குக

en: List
target: பட்டியல்

en: Reset
target: மீளமைக்க

en: Name
target: பெயர்

en: Default
target: பொதுஇருப்பு
