Floodcontrol Settings API (8.x-1.0-alpha2) - en to bo translation catalogue (4 entries)

en: Submit
bo: ཡར་སྤྲོད

en: Custom
bo: རང་བཟོས

en: About
bo: གསལ་བཤད

en: You cannot send more than %limit messages in @interval. Try again later.
bo: དུས་ཡུན་@interval་ནང་དུ་བརྡ་འཕྲིན་%limit་ལམ་མང་བ་སྐུར་མི་ཆོག ཏོག་ཙམ་ནས་ཚོད་ལྟ་བྱེད་རོགས།
