Floodcontrol Settings API (8.x-1.0-alpha2) - en to cs translation catalogue (4 entries)

en: Submit
cs: Odeslat

en: Custom
cs: Vlastní

en: About
cs: Popis

en: You cannot send more than %limit messages in @interval. Try again later.
cs: Není možné odeslat více než %limit zpráv v intervalu @interval. Zkuste to později.
