Floodcontrol Settings API (8.x-1.0-alpha2) - en to de translation catalogue (6 entries)

en: Submit
de: Absenden

en: Custom
de: Benutzerdefiniert

en: About
de: Über

en: You cannot send more than %limit messages in @interval. Try again later.
de: Sie können nicht mehr als %limit Nachrichten innerhalb @interval versenden. Versuchen Sie es später wieder.

en: mymodule
de: meinmodul

en: SettingsForm
de: Konfigruationsformualr
