FooTable (8.x-1.0-alpha1) - en to uk translation catalogue (21 entries)

en: Type
uk: Тип

en: Disabled
uk: Вимкнено

en: Enabled
uk: Увімкнено

en: Yes
uk: Так

en: No
uk: Ні

en: Settings
uk: Налаштування

en: Name
uk: Назва (ім'я)

en: Label
uk: Мітка

en: Views
uk: Види

en: Standalone
uk: Автономно

en: Last
uk: Останній

en: First
uk: Перший

en: Plugin
uk: Плаґін

en: sort by @s
uk: критерій впорядкування: @s

en: Hover
uk: Наведення

en: Production (minified)
uk: Для експлуатації (стиснений)

en: Development (uncompressed)
uk: Для розробки (без стиснення)

en: Breakpoint
uk: Точка переходу

en: Breakpoints
uk: Точки переходу

en: Compression level
uk: Рівень стиснення

en: Condensed
uk: Ущільнений
