Form mode control (8.x-1.0-beta0) - en to eu translation catalogue (4 entries)

en: Save configuration
eu: Gorde konfigurazioa

en: Administration
eu: Kudeaketa

en: The configuration options have been saved.
eu: Konfigurazio aukerak gorde dira.

en: Configure
eu: Konfiguratu
