Form mode control (8.x-2.0-rc1) - en to vi translation catalogue (4 entries)

en: Save configuration
vi: Lưu cấu hình

en: Administration
vi: Quản lý

en: The configuration options have been saved.
vi: Các tùy chọn cấu hình đã được lưu lại.

en: Configure
vi: Cấu hình
