Form Placeholder (8.x-1.0-beta1) - en to ar translation catalogue (6 entries)

en: User interface
ar: واجهة المستخدم

en: Description
ar: الوصف

en: required
ar: مطلوب

en: Settings
ar: الإعدادات

en: Visibility settings
ar: إعدادات العرض

en: Examples
ar: أمثلة
