Form Submission Timeout (8.x-1.0) - en to ml translation catalogue (4 entries)

en: Remove
ml: ഒഴിവാക്കുക

en: None
ml: ഇല്ല

en: Settings
ml: ക്രമീകരണങ്ങള്‍

en: Form ID
ml: ഫോം ഐഡി
