Frost: low-code atomic distribution (10.1.0) - en to ur translation catalogue (24 entries)

en: Register
ur: شمولیت اختیار کریں

en: Content
ur: متن

en: Email address
ur: برقی ڈاک کا پتہ

en: Author
ur: مصنف

en: Enable
ur: فعال

en: Article
ur: مضمون

en: Weight
ur: وزن

en: Settings
ur: ترتیبات

en: Go to previous page
ur: گزشتہ صفحے پر جائیں

en: Go to next page
ur: اگلے صفحے پےجاءیے

en: Label
ur: عنوان

en: Default
ur: طے شدہ

en: View
ur: مشاہدہ کریں

en: URL
ur: یو آر ایل

en: Region
ur: علاقہ

en: Text
ur: متن

en: Component
ur: جزو

en: Email
ur: ای میل

en: Block
ur: بلاک

en: Maximum length
ur: حد لمبائی

en: Front page
ur: سرورق

en: Go to first page
ur: ابتدائی صفحے پر جائیں

en: Go to last page
ur: آخری صفحے پر جائیں

en: %name: the text may not be longer than %max characters.
ur: %name: متن %max حروف سے زیادہ طویل نا ہو
