Frost: low-code atomic distribution (all releases) - en to kk translation catalogue (19 entries)

en: Content
kk: Контент

en: Email address
kk: Email адресі

en: Enable
kk: Қосылған

en: Number
kk: Саны

en: Weight
kk: Салмағы

en: Name
kk: Аты

en: Go to previous page
kk: Алдыңғы бетке көшу

en: Go to next page
kk: Келесі бетке көшу

en: Label
kk: Атауы

en: Region
kk: Аумақ

en: Text
kk: Текст

en: Node
kk: Түйін

en: Header
kk: Үстіңгі деректеме

en: Footer
kk: Төменгі деректеме

en: Other
kk: Басқа

en: Go to first page
kk: Бірінші бетке көшу

en: Go to last page
kk: Соңғы параққа көшу

en: Sidebar first
kk: Бірінші жақ тақтасы

en: Sidebar second
kk: Екінші жақ тақтасы
