Funnelback Search Integration (2.0.0-beta3) - en to unknown language translation catalogue (8 entries)

en: Search
target: Buscar

en: None
target: Nenhum

en: Default
target: Padrão

en: Custom
target: Personalizado

en: Page size
target: Tamanho da página

en: Enter the terms you wish to search for.
target: Digite os termos que você deseja procurar.

en: Profile Name
target: Nome do perfil

en: Debugging
target: Depurando
