Field View Mode (2.0.3) - en to pl translation catalogue (4 entries)

en: Default
pl: Domyślny

en: Custom
pl: Własne

en: - Select a value -
pl: - Wybierz wartość -

en: View Mode
pl: Tryb wyświetlania
