G2 Reviews (1.0.0) - en to hy translation catalogue (4 entries)

en: Domain
hy: Դոմեյն

en: Maximum length
hy: Առավելագույն երկրությունը

en: Size of textfield
hy: Տեքստային դաշտի չափը

en: The maximum length of the field in characters.
hy: Դաշտի սիմվոլների առավելագույն երկարությունը:
