G2 Reviews (1.0.0) - en to is translation catalogue (5 entries)

en: Default page
is: Sjálfgefin síða

en: Product ID
is: Vörukenni

en: Maximum length
is: Hámarkslengd

en: < Previous
is: < Fyrri

en: Items per page
is: Hlutir per síðu
