Google Authenticator login (8.x-1.0-alpha2) - en to de translation catalogue (16 entries)

en: Save
de: Speichern

en: TFA application
de: TFA-Anwendung

en: Set up application
de: Anwendung einrichten

en: Reset application
de: Anwendung zurücksetzen

en: Application code verified.
de: Anwendungs-Code verifiziert.

en: Verify and save
de: Überprüfen und speichern

en: Invalid application code. Please try again.
de: Ungültiger Verifizierungscode. Bitte noch einmal versuchen.

en: Install authentication code application on your mobile or desktop device:
de: Installieren Sie die Authentifizierungscode-Anwendung auf Ihrem Mobil- oder Desktop-Gerät:

en: Enter this code into your two-factor authentication app or scan the QR code below.
de: Geben Sie diesen Code in Ihre TFA-App ein oder scannen Sie den QR-Code unten.

en: A verification code will be generated after you scan the above QR code or manually enter the setup code. The verification code is six digits long.
de: Ein Verifizierungscode wird generiert, nachdem Sie den obigen QR-Code gescannt oder den Einrichtungscode manuell eingegeben haben. Der Verifizierungscode ist sechsstellig.

en: Generate verification codes from a mobile or desktop application.
de: Generieren Sie Verifizierungscodes aus einer mobilen oder Desktop-Anwendung.

en: Application codes not enabled.
de: Anwendungscodes nicht aktiviert.

en: Recovery codes not saved.
de: Wiederherstellungscodes nicht gespeichert.

en: Validation Plugin: @plugin
de: Validierungs-Plugin @plugin

en: TFA Recovery Code Setup
de: Einrichtung des TFA-Wiederherstellungscodes

en: TFA Recovery Code Setup Plugin
de: TFA-Wiederherstellungscode-Setup-Plugin
