Galleria JS (1.0.0) - en to unknown language translation catalogue (40 entries)

en: Slideshow
target: Apresentação de slides

en: True
target: Verdadeiro

en: False
target: Falso

en: Top
target: Superior

en: Advanced settings
target: Configurações avançadas

en: Theme
target: Tema

en: Bottom
target: Inferior

en: Width
target: Largura

en: Height
target: Altura

en: next
target: próximo

en: Show
target: Exibir

en: Idle time
target: Tempo de espera

en: Empty
target: Vazio

en: Extend
target: Estender

en: Transition
target: Transição

en: Fade
target: Desvanecer

en: Style
target: Estilo

en: Carousel
target: Carrossel

en: Image crop
target: Corte da imagem

en: Debug
target: Depurar

en: Autoplay
target: Tocar automaticamente

en: Thumbnails
target: Miniaturas

en: Skin
target: Tema

en: Queue
target: Fila

en: Display the results as a slideshow.
target: Mostrar os resultados como um slideshow.

en: Fullscreen
target: Tela Cheia

en: Transition speed
target: Velocidade da transição

en: Show info
target: Mostrar info

en: Classic
target: Clássico

en: Show counter
target: Mostrar contador

en: Custom theme
target: Tema customizado

en: Carousel speed
target: Velocidade do carrossel

en: Carousel steps
target: Passos do carrossel

en: Image margin
target: Margem da imagem

en: Image position
target: Posição da imagem

en: Slideshow Type
target: Tipo de Slideshow

en: Idle mode
target: Modo de espera

en: Responsive
target: Responsivo

en: Fullscreen transition
target: Transição de tela cheia

en: Initial transition
target: Transição inicial
