Gender field (8.x-1.0-alpha1) - en to unknown language translation catalogue (7 entries)

en: Resources
target: Ressurser

en: Default
target: Standard

en: Fields
target: Felt

en: Tools
target: Verktøy

en: Gender
target: Kjønn

en: References
target: Referanser

en: Allowed values list: each key must be a string at most 255 characters long.
target: Liste med tillatte verdier: Hver nøkkel må være en streng på maksimum 255 tegn.
