Gender field (8.x-1.0-alpha2) - en to unknown language translation catalogue (6 entries)

en: - None -
target: - Nenhum -

en: Default
target: Predefinido

en: Fields
target: Campos

en: Tools
target: Ferramentas

en: Allowed values list: each key must be a string at most 255 characters long.
target: Lista de valores permitidos: cada chave deve ser uma sequência no máximo de 255 caracteres.

en: - Select a value -
target: - Selecione um valor -
