Gender field (8.x-1.0-alpha4) - en to unknown language translation catalogue (7 entries)

en: - None -
target: - هیچکدام -

en: Default
target: پیش‌فرض

en: Fields
target: میدانها

en: Tools
target: ابزارها

en: Gender
target: جنسیت

en: Allowed values list: each key must be a string at most 255 characters long.
target: سجل مقادیر مجاز: هر کلید باید رشته‌ای با حداکثر 255 حرف طول باشد.

en: - Select a value -
target: - یک مقدار را انتخاب کنید -
