Geofield (8.x-1.0-alpha1) - en to sk translation catalogue (24 entries)

en: enabled
sk: povolené

en: Value
sk: Hodnota

en: disabled
sk: vypnuté

en: Settings
sk: Nastavenia

en: Default
sk: Predvolené

en: Is less than
sk: Je menej ako

en: Is less than or equal to
sk: Je menej alebo sa rovná ako

en: Is equal to
sk: Je zhodné s

en: Is greater than or equal to
sk: Je viac, alebo sa rovná ako

en: Is greater than
sk: Je viac ako

en: Is not equal to
sk: Nie je zhodné s

en: Unit
sk: Jednotka

en: Feet
sk: Stopy

en: Default value
sk: Predvolená hodnota

en: @min and @max
sk: @min a @max

en: Distance
sk: Vzdialenosť

en: Miles
sk: míle

en: Kilometers
sk: kilometre

en: exposed
sk: odkrytý

en: Is between
sk: Je medzi

en: between
sk: medzi

en: Is not between
sk: Nie je medzi

en: not between
sk: nie medzi

en: Field types
sk: Typy polí
