Geofield (8.x-1.5) - en to unknown language translation catalogue (29 entries)

en: enabled
target: ativo

en: Value
target: Valor

en: disabled
target: inativo

en: North
target: Norte

en: East
target: Este

en: South
target: Sul

en: West
target: Oeste

en: Settings
target: Definições

en: Default
target: Por defeito

en: From
target: De

en: Is less than
target: É inferior a

en: Is less than or equal to
target: É menor ou igual a

en: Is equal to
target: É igual a

en: Is greater than or equal to
target: É maior ou igual a

en: Is greater than
target: É maior que

en: Is not equal to
target: Não é igual a

en: Feet
target: Pés

en: Output format
target: Formato de saída

en: Default value
target: Valor predefinido

en: Distance
target: Distância

en: Kilometers
target: Kilometros

en: Is between
target: É entre

en: between
target: entre

en: Is not between
target: Não está entre

en: not between
target: não entre

en: And max
target: E máx

en: And
target: E

en: Field types
target: Tipos de campo

en: Geometry Type
target: Tipo de Geometria
