Geofield (8.x-1.7) - en to unknown language translation catalogue (37 entries)

en: enabled
target: 启用

en: Value
target: 值

en: disabled
target: 禁用

en: North
target: 北

en: East
target: 东

en: South
target: 南

en: West
target: 西

en: Settings
target: 设置

en: Default
target: 默认

en: From
target: 源自

en: Is less than
target: 小于

en: Is less than or equal to
target: 小于或者等于

en: Is equal to
target: 等于

en: Is greater than or equal to
target: 大于或者等于

en: Is greater than
target: 大于

en: Is not equal to
target: 不等于

en: Feet
target: 英尺

en: Output format
target: 输出格式

en: Default value
target: 默认值

en: Distance
target: 距离

en: Miles
target: 英里

en: Kilometers
target: 公里

en: Meters
target: 米

en: Is between
target: 在...之间

en: between
target: 在...之间

en: Is not between
target: 不在...之间

en: not between
target: 不在...之间

en: Min
target: 最小值

en: And max
target: 和最大值

en: And
target: 和

en: Latitude/Longitude
target: 纬度/经度

en: Field types
target: 字段类型

en: Geometry Type
target: 几何类型

en: Yards
target: 码

en: Find my location
target: 查找我的位置

en: Nautical Miles
target: 海里

en: Unit of Measure
target: 测量单位
