Geysir (8.x-1.0-alpha2) - en to uk translation catalogue (5 entries)

en: Delete
uk: Видалити

en: Cancel
uk: Скасувати

en: Edit
uk: Редагувати

en: About
uk: Про модуль

en: Uses
uk: Використання
