Global Gateway (8.x-1.0-alpha1) - en to unknown language translation catalogue (32 entries)

en: Operations
target: 操作

en: disabled
target: 已關閉

en: Remove
target: 移除

en: Description
target: 描述

en: Language
target: 語言

en: Enable
target: 啟用

en: Disable
target: 停用

en: Enabled
target: 啟用

en: Overview
target: 概覽

en: Search
target: 搜尋

en: Reset
target: 重設

en: None
target: 無

en: This action cannot be undone.
target: 這個動作無法被復原。

en: Country
target: 國家

en: Weight
target: 權重

en: Field
target: 欄位

en: View
target: 檢視

en: Region
target: 區域

en: Display
target: 顯示

en: Configure
target: 設置

en: Address
target: 地址

en: Save settings
target: 儲存設定

en: Languages
target: 語言

en: Select list
target: 選擇清單

en: Session
target: 工作階段

en: Multilingual
target: 多語言

en: Default value
target: 預設值

en: Language code
target: 語言代碼

en: The default value for this field, used when creating new content.
target: 建立新內容時，欄位將使用此預設值。

en: Detection method
target: 偵測方式

en: Detection and selection
target: 偵測及選擇

en: Available countries
target: 可用國家
