Google Programmable Search Engine (8.x-3.2) - en to unknown language translation catalogue (19 entries)

en: Forms
target: Formulários

en: Search
target: Buscar

en: High
target: Alto

en: Advanced settings
target: Configurações avançadas

en: Advanced Settings
target: Configurações avançadas

en: Two column
target: Duas colunas

en: Off
target: Desligado

en: Medium
target: Médio

en: Right
target: Direita

en: Select
target: Selecionar

en: Blocks
target: Blocos

en: Interface language
target: Idioma da interface

en: Enter your keywords
target: Digite suas palavra-chave

en: Search results tab name
target: Nome da aba com o resultado da busca

en: About
target: Sobre

en: Radio buttons
target: Botões de opções

en: Uses
target: Usos

en: Compact
target: Compacto

en: Enter a custom name of the tab where search results are displayed (defaults to %google).
target: Digite um nome personalizado para a aba onde os resultados da busca são mostrados (padrão %google).
