GOV.UK Design System (8.x-1.0-beta1) - en to unknown language translation catalogue (12 entries)

en: None
target: هیچ

en: Page title
target: عنوان صفحه

en: Warning
target: هشدار

en: Other
target: ساير

en: Tabs
target: زبانه‌ها

en: Skip to main content
target: رفتن به محتوای اصلی

en: Primary tabs
target: تب‌های اولیه

en: Secondary tabs
target: تب‌های ثانویه

en: Status messages
target: پیام‌های وضعیت

en: Main page content
target: محتوای صفحه اصلی

en: Site branding
target: برند سایت

en: Primary admin actions
target: اقدامات مدیریتی پایه
