GPA Calculator (8.x-1.5) - en to de translation catalogue (7 entries)

en: Custom
de: Benutzerdefiniert

en: Instructions
de: Anleitung

en: About
de: Über

en: Calculate
de: Berechnen

en: Uses
de: Verwendungszwecke

en: School
de: Schule

en: This block is always cached forever, it is not configurable.
de: Dieser Block wird für immer im Zwischenspeicher abgelegt und ist nicht konfigurierbar
