GridStack (8.x-1.0-alpha3) - en to bn translation catalogue (10 entries)

en: Delete
bn: মুছে ফেল

en: List
bn: তালিকা

en: Edit
bn: সম্পাদন

en: - None -
bn: - একটিও নয় -

en: Weight
bn: ভর

en: Settings
bn: সেটিংস

en: Name
bn: নাম

en: Default
bn: ডিফল্ট

en: Configure
bn: কনফিগার

en: Width
bn: প্রস্থ
