GridStack (8.x-1.0-alpha3) - en to unknown language translation catalogue (25 entries)

en: Delete
target: Slett

en: List
target: Liste

en: Read more
target: Les mer

en: Edit
target: Rediger

en: Reset
target: Nullstill

en: - None -
target: - Ingen -

en: Weight
target: Vekt

en: Settings
target: Innstillinger

en: Name
target: Navn

en: Label
target: Etikett

en: Default
target: Standard

en: Configure
target: Konfigurer

en: Options
target: Valg

en: Nodes
target: Innhold

en: Width
target: Bredde

en: Height
target: Høyde

en: Desc
target: Synkende

en: Sort by
target: Sortér etter

en: Duplicate
target: Dupliser

en: Apply
target: Bruk

en: Float
target: Flyttall

en: Column
target: Kolonne

en: Image style
target: Bildestil

en: Asc
target: Stigende

en: Breakpoint
target: Brytningspunkt
