GridStack (8.x-1.0-alpha3) - en to tr translation catalogue (26 entries)

en: Delete
tr: Sil

en: List
tr: Liste

en: Read more
tr: Devamını oku

en: Edit
tr: Düzenle

en: Reset
tr: Sıfırla

en: - None -
tr: - Hiçbiri -

en: Weight
tr: Ağırlık

en: Settings
tr: Ayarlar

en: Name
tr: İsim

en: Label
tr: Etiket

en: Default
tr: Varsayılan

en: Configure
tr: Yapılandır

en: Options
tr: Seçenekler

en: Nodes
tr: Düğümler

en: Width
tr: Genişlik

en: Height
tr: Yükseklik

en: Desc
tr: Azalan

en: Sort by
tr: Sıralama anahtarı

en: Duplicate
tr: Çoğalt

en: Apply
tr: Uygula

en: Float
tr: Kesirli

en: Column
tr: Sütun

en: Image style
tr: Resim stili

en: Asc
tr: Artan

en: Master
tr: Ana (master)

en: Breakpoint
tr: Kırılma noktası
