GridStack (8.x-1.0-alpha4) - en to unknown language translation catalogue (26 entries)

en: Delete
target: Apagar

en: List
target: Lista

en: Read more
target: Leia mais

en: Edit
target: Editar

en: Reset
target: Redefinir

en: - None -
target: - Nenhum -

en: Weight
target: Peso

en: Settings
target: Configurações

en: Name
target: Nome

en: Label
target: Rótulo

en: Default
target: Padrão

en: Configure
target: Configurar

en: Options
target: Opções

en: Width
target: Largura

en: Height
target: Altura

en: Desc
target: Decrescente

en: Sort by
target: Ordenar por

en: Duplicate
target: Duplicar

en: Apply
target: Aplicar

en: Float
target: Ponto flutuante

en: Column
target: Coluna

en: Resizable
target: Redimensionável

en: Image style
target: Estilo da imagem

en: Asc
target: Ascendente

en: Master
target: Principal

en: Breakpoint
target: Ponto de interrupção
