GridStack (8.x-1.0-beta3) - en to ko translation catalogue (21 entries)

en: Delete
ko: 삭제하기

en: List
ko: 목록

en: Edit
ko: 편집하기

en: - None -
ko: - 없음 -

en: Weight
ko: 표시순서

en: Settings
ko: 설정

en: Name
ko: 이름

en: Label
ko: 레이블

en: ID
ko: 아이디

en: Configure
ko: 구성하기

en: Options
ko: 선택 사항

en: Nodes
ko: 노드들

en: Width
ko: 너비

en: Height
ko: 높이

en: Duplicate
ko: 중복

en: Float
ko: 부동 소수점 수

en: Column
ko: 단

en: Resizable
ko: 크기조정가능

en: Image style
ko: 이미지 스타일

en: Breakpoint
ko: 중단점

en: Breakpoints
ko: 중단점
