GridStack (8.x-2.0-alpha2) - en to unknown language translation catalogue (28 entries)

en: Delete
target: 刪除

en: Type
target: 類型

en: List
target: 清單

en: Edit
target: 編輯

en: - None -
target: - 無 -

en: Weight
target: 權重

en: Settings
target: 設定

en: Name
target: 名稱

en: Label
target: 標籤

en: Icon
target: 圖示

en: Configure
target: 設置

en: Options
target: 選項

en: Page
target: 頁面

en: Nodes
target: 節點

en: Width
target: 寬度

en: Height
target: 高度

en: Thumbnail
target: 縮圖

en: Attributes
target: 屬性

en: Not installed
target: 未安裝

en: Provider
target: 供應商

en: Full
target: Tam

en: Installed
target: 已安裝

en: Duplicate
target: 重製

en: Float
target: 浮點數

en: Skin
target: 面板

en: Column
target: 欄

en: Image style
target: 圖像樣式

en: Breakpoint
target: 分界點 (Breakpoint)
