GridStack (8.x-2.0-beta3) - en to unknown language translation catalogue (32 entries)

en: Delete
target: Eliminar

en: Type
target: Tipo

en: List
target: Lista

en: Edit
target: Editar

en: - None -
target: - Nenhum -

en: Weight
target: Peso

en: Category
target: Categoria

en: Settings
target: Definições

en: Name
target: Nome

en: Label
target: Etiqueta

en: Partial
target: Parcial

en: Icon
target: Ícone

en: Configure
target: Configurar

en: Options
target: Opções

en: Page
target: Página

en: Nodes
target: Nós

en: Width
target: Largura

en: Height
target: Altura

en: Thumbnail
target: Miniatura

en: Attributes
target: Atributos

en: Not installed
target: Não instalado

en: Provider
target: Fornecedor

en: Full
target: Completo

en: Installed
target: Instalado

en: Duplicate
target: Duplicar

en: Float
target: Vírgula flutuante

en: Debug
target: Depuração

en: Auto
target: Automático

en: Column
target: Coluna

en: Resizable
target: Redimensionável

en: Image style
target: Estilo da imagem

en: Wrapper
target: Invólucro
