GridStack (8.x-2.12) - en to unknown language translation catalogue (17 entries)

en: Delete
target: நீக்குக

en: Type
target: வகை

en: List
target: பட்டியல்

en: Cancel
target: (இ)ரத்து செய்க

en: Description
target: விவரிப்பு

en: Edit
target: தொகுக்க

en: Reset
target: மீளமைக்க

en: Weight
target: நிறை

en: Category
target: வகை

en: Settings
target: அமைப்புகள்

en: Name
target: பெயர்

en: Preview
target: முன்னோக்கு

en: Help
target: உதவி

en: Configure
target: தகவமைக்குக

en: Color
target: நிறம்

en: Blog
target: வலைப்பு

en: Not installed
target: நிறுவப்படவில்லை
