Health Check Url (8.x-1.0-alpha2) - en to unknown language translation catalogue (4 entries)

en: String
target: رشته

en: About
target: درباره

en: Uses
target: استفاده‌ها

en: Performance and scalability
target: عملکرد و مقیاس‌پذیری
