Health Check Url (8.x-3.0) - en to unknown language translation catalogue (6 entries)

en: Text
target: 文本

en: About
target: 关于

en: Uses
target: 使用

en: Performance and scalability
target: 性能和可扩展性

en: Endpoint
target: 端点

en: The path '%path' has to start with a slash.
target: 路径“%path”必须以斜杠开头。
