Hide Revision Field (8.x-2.5) - en to unknown language translation catalogue (6 entries)

en: Forms
target: فرم‌ها

en: Default
target: پیش‌فرض

en: Rows
target: ردیف‌ها

en: Show
target: نمایش

en: Default value
target: مقدار پیش‌فرض

en: Placeholder
target: جایگذار
