Homebox - Individual user dashboards (2.0.0-alpha2) - en to unknown language translation catalogue (57 entries)

en: Reset to defaults
target: Restaurar os valores predefinidos

en: Delete
target: Eliminar

en: Operations
target: Operações

en: List
target: Lista

en: Enable
target: Ativar

en: Disable
target: Desativar

en: Edit
target: Editar

en: Weight
target: Peso

en: Category
target: Categoria

en: Settings
target: Definições

en: Name
target: Nome

en: Label
target: Etiqueta

en: Save
target: Guardar

en: View
target: Mostrar

en: Region
target: Região

en: Created
target: Criado

en: Add content
target: Adicionar conteúdo

en: Filter
target: Filtro

en: Revisions
target: Revisões

en: Authored by
target: Criado por

en: General
target: Geral

en: Role
target: Grupo

en: Close
target: Fechar

en: Are you sure you want to delete %name?
target: Tem a certeza que deseja eliminar %name?

en: Create new revision
target: Criar nova revisão

en: Revert
target: Reverter

en: Revisions for %title
target: Revisões para %title

en: Revision
target: Revisão

en: Changed
target: Alterado

en: Revision of %title from %date
target: Revisão de %title da data de  %date

en: Blocks
target: Blocos

en: Save blocks
target: Guardar blocos

en: Are you sure you want to revert to the revision from %revision-date?
target: Tem a certeza que pretende reverter para a revisão de %revision-date?

en: Are you sure you want to delete the revision from %revision-date?
target: Tem a certeza que pretende eliminar a revisão de %revision-date?

en: Path is required.
target: O caminho é obrigatório.

en: Machine name
target: Nome de máquina

en: About
target: Sobre

en: Broken
target: Danificado

en: Publishing status
target: Estado da publicação

en: No blocks in this region
target: Sem blocos nesta região

en: Copy of the revision from %date.
target: Cópia da revisão da data %date.

en: Current revision
target: Revisão atual

en: Weight for @block block
target: Peso do bloco @block

en: Region for @block block
target: Região para o bloco @block

en: Place block
target: Colocar bloco

en: Filter by block name
target: Filtrar por nome de bloco

en: Enter a part of the block name to filter by.
target: Escreva uma parte do nome do bloco para filtrar.

en: The time that the entity was created.
target: A hora em que a entidade foi criada.

en: The time that the entity was last edited.
target: A hora em que a entidade foi editada pela última vez.

en: Revision translation affected
target: A revisão da tradução foi afetada

en: Indicates if the last edit of a translation belongs to current revision.
target: Indica se a última edição da tradução pertence à revisão atual.

en: No blocks available.
target: Sem blocos disponíveis.

en: @date by @username
target: @date por @username

en: @langname revisions for %title
target: @langname revisões para %title

en: Are you sure you want to revert @language translation to the revision from %revision-date?
target: Tem certeza de que deseja reverter a tradução do @language para a revisão de %revision-date?

en: Revert content shared among translations
target: Reverter o conteúdo compartilhado entre as traduções

en: @label (disabled)
target: @label (desativada)
