Image max size crop (8.x-1.0) - en to it translation catalogue (2 entries)

en: Width and height can not both be blank.
it: Larghezza e altezza non possono essere entrambe vuote.

en: Image crop failed using the %toolkit toolkit on %path (%mimetype, %dimensions)
it: Ritaglio dell'immagine non riuscito usando il toolkit %toolkit su %path (%mimetype, %dimensions)
