Image Optimize (or ImageAPI Optimize) (8.x-2.0-alpha2) - en to uk translation catalogue (23 entries)

en: Delete
uk: Видалити

en: Operations
uk: Операції

en: List
uk: Список

en: Cancel
uk: Скасувати

en: Disabled
uk: Вимкнено

en: Edit
uk: Редагувати

en: - None -
uk: - Немає -

en: Weight
uk: Вага

en: Add
uk: Додати

en: Normal
uk: Звичайне

en: Processor
uk: Обробник

en: Extra
uk: Додаткове

en: Quality
uk: Якість

en: Fast
uk: Швидко

en: Flush
uk: Скинути

en: No change
uk: Без змін

en: Executable
uk: Виконуваний

en: Weight for @title
uk: Вага для @title

en: Insane
uk: Божевільний

en: Progressive
uk: Прогресивне

en: Interlace
uk: Черезрядковість

en: Interlaced
uk: Черезрядково

en: - No replacement -
uk: - Немає заміни -
