Image Optimize Binaries (8.x-1.0-alpha1) - en to ru translation catalogue (6 entries)

en: Disabled
ru: Отключено

en: Normal
ru: Нормальный

en: Extra
ru: Дополнительно

en: Quality
ru: Качество

en: Fast
ru: Быстро

en: Image Optimize
ru: Оптимизация изображений
